; PSPad clip definition file for IEC1131
; Author:  Petr Vetesnik wetty@wo.cz
; last revision: 3.9.2001
;
[ACTION | Action]
ACTION | :
END_ACTION
;
[FUNCTION | Function]
FUNCTION | :
END_FUNCTION
;
[FUNCTION_BLOCK | Function block]
FUNCTION_BLOCK |
END_FUNCTION_BLOK
;
[PROGRAM | Program]
PROGRAM |
END_PROGRAM
;
[STEP | Step]
STEP | :
END_STEP
;
[STRUCT | Structure]
STRUCT | :
END_STRUCT
;
[TRANSITION | single]
TRANSITION |
FROM
TO :
END_TRANSITION
;
[TRANSITION | paralel start]
TRANSITION |
FROM
TO ():
END_TRANSITION
;
[TRANSITION | paralel end]
TRANSITION |
FROM ()
TO :
END_TRANSITION
;
[TYPE | Type]
TYPE | :
END_TYPE
;
[VAR | Variable]
VAR
  |
END_VAR
;
[INITIAL_STEP | Initial step]
INITIAL_STEP | :
END_STEP
;
[VAR_ACCESS | Vartiable access]
VAR_ACCESS
  |
END_VAR
;
[VAR_EXTERNAL | External variable]
VAR_EXTERNAL
  |
END_VAR
;
[VAR_GLOBAL | Global variable]
VAR_GLOBAL
  |
END_VAR
;
[VAR_IN_OUT | In/out variable]
VAR_IN_OUT
  |
END_VAR
;
[VAR_INPUT | Input variable]
VAR_INPUT
  |
END_VAR
;
[VAR_OUTPUT | Output variable]
VAR_OUTPUT
  |
END_VAR
;